TIS (PV030), písemná zkouška 27. 5. 2003

1. 4 b. Definujte vyhledávací algoritmus Shift-Or.

2. 4 b. Je možné, aby rychlost vyhledávání v lexikonu všech slov obsažených na WWW stránkách implementovaného na Pentiu 4 přesahovala 10000 nalezených slov za vteřinu? Navrhněte implementaci nebo vyvrat’te. Svá tvrzení zdůvodněte.

3. 4 b. Uved’te příklad gramatiky G a lokálního číslování pravidel G takového, že derivační kódování zprávy X = fiataif je 0123 a do jazyka L(G) patří také

fafiifaf.

4. Mějme regulární výraz R = (a + b)^�c(a + b)^�.

5 b. Sestrojte DKA pro vyhledávání R přímým postupem (postupným derivováním) a nakreslete přechodový diagram tohoto automatu.

2 b. Napište regulární výraz podobný R délky 17 případně dokažte, že neexistuje.

5. 3 b. Dejte příklad alespoň dvou dokumentů, dotazu a jejich vrstvených signatur, aby při vyhodnocení došlo k chybnému výběru dokumentu (false drop).

Dohromady 22 bodů.

Řešení

1. Viz slidy předmětu a skripta prof. Pokorného a kol., strana 31. 2. Je to možné: i když počet slov v lexikonu je několik desítek milionů, při implementaci pomocí datové struktury trie je počet instrukcí nutných k vyhledání slova úměrný pouze délce slova (ne počtu slov v lexikonu), tj. maximálně desítky instrukcí. Běžná Pentia přitom zvládají hodně přes 10^6 instrukcí za sekundu.

3. G= ({S}, {f,i,a,t}, { S

0!fSf, S^1!iSi, S^2!aSa, S^3!t, S^4!ε}, S)

4. DKA má dva stavy, jeden, počateční odpovídá R =^{dR}_a =^{dR}_b a druhý, koncový dR c = (a + b)�. Z prvního stavu se jde do druhého pod c, a v každém se zůstává

pod a i b.

Regulární R^0 podobný R délky 17 je například (R).

5. Dokumenty D_1 = slunce svítí, D_2 = venku. f (slunce) = 100100, f (svítí) =

000011, f (venku) = 100010. f (D1) = 100111, f (D2) = 100010. Dotaz Q = venku. f (Q) = f (venku) = 100010, tedy chybný výběr D_1.