Barevná paleta v zobrazovací jednotce EGA

Vytváří-li zobrazovací jednotka barvy systémem n z m, nazýváme ntici barev paleta.

EGA zobrazuje 16 ze 64 barev, proto má paleta 16 registrů po 6 bitech:

.

. - - 0 0 4 bity atributu 6 bitů barevných složek 10 světle zelená 10 18 18 nejjasnější zelená

15 63 r g b R G B