Transformace scan-kódů ROM-BIOSem

Bit Význam při ¨1 0 Je stisknuta klávesa Pravý Shift 1 Je stisknuta klávesa Levý Shift 2 Je stisknuta klávesa Ctrl 3 Je stisknuta klávesa Alt 4 Klávesnice je ve stavu S̈croll Lock 5 Klávesnice je ve stavu N̈um Lock 6 Klávesnice je ve stavu C̈aps Lock 7 Klávesnice je ve stavu Ïnsert

Obsah první stavové slabiky klávesnice na adrese 0:417h

Bit Význam při ¨1 0 Je stisknuta klávesa Levý Ctrl 1 Je stisknuta klávesa Levý Alt 2 Je stisknuta klávesa SysReq 3 Počítač je pozastaven (hold-state) stisknutím klávesy Pause 4 Je stisknuta klávesa Scroll Lock 5 Je stisknuta klávesa Num Lock 6 Je stisknuta klávesa Caps Lock 7 Je stisknuta klávesa Insert

Obsah druhé stavové slabiky klávesnice na adrese 0:418h