00-0Fh paleta

kompatibilní

s EGA

10-1Fh odstíny šedi

20-67h modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Vysoká sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Střední sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Nízká sytost

           9>
           >
           >
           >
           >
           >
           =

           >
           >
           >
           >
           >
           >;

Vysoká intenzita

68-AFh modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Vysoká sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Střední sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Nízká sytost

           9>
           >
           >
           >
           >
           >
           =

           >
           >
           >
           >
           >
           >;

Střední intenzita

B0-F7h modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Vysoká sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Střední sytost

modrá

červená

zelená

9>
>=

>; Nízká sytost

           9>
           >
           >
           >
           >
           >
           =

           >
           >
           >
           >
           >
           >;

Nízká intenzita

F8-FFh černá

Obr. 0.1. Implicitní nastavení 256 registrů DAC